AmuleWeb

Table des matières

1 Installation 1

2 Configuration 1

3 Hi-Id 1

4 Test 2

Client Web amule.

1 Installation

# apt-get install amule-daemon
# adduser amule

Fichier /etc/default/amule-daemon

AMULED_USER="amule"
RUN_AT_STARTUP="YES"

2 Configuration

# /etc/init.d/amule-daemon start
# /etc/init.d/amule-daemon stop
$ su - amule
$ cd ~/.aMule
$ wget http://www.gruk.org/server.met
$ wget http://www.emule-inside.net/nodes.dat
$ echo -n "***" | md5sum | awk ’{print $1}’

Fichier /home/amule/.aMule/amule.conf

[ExternalConnect]
AcceptExternalConnections=1
ECPassword=***

[WebServer]
Enabled=1
Password=***
Port=2222

Pensez à supprimer les cookies si la page de amuleweb revient constamment à la page de login. Plus d’informations.

3 Hi-Id

# amule-daemon
iptables -A bad-in -p tcp --dport 8000 -j ACCEPT
iptables -A bad-in -p udp --dport 8800 -j ACCEPT

## amuleweb
iptables -A bad-in -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT

## Connections from external programs like amulecmd and amulegui.
iptables -A bad-in -p tcp --dport 2220 -j ACCEPT

4 Test

# su - amule
$ amuled -f
$ amuleweb --amule-config-file=~/.aMule/amule.conf

En désespoir de cause :

server# apt-get install amule-utils-gui
server# ^D
client$ ssh -CX amule@server
server$ amulegui